********************** BubbleHelp File für "Sinuswellen"
#GINF
Hiermit können Sie Bilder mittel horizontaler und vertikaler Sinuswellen verzerren.@

-001
Hier können Sie die Höhe der Wellen einstellen.@
-002
Hier können Sie die Höhe der Wellen einstellen.@
-027
Hier können Sie Entfernung der Wellenberge voneinander einstellen.@
-028
Hier können Sie Entfernung der Wellenberge voneinander einstellen.@
-006
In dieser Einstellung werden die Bilder horizontal verzerrt (Wellen in vertikaler Richtung).@
-010
In dieser Einstellung werden die Bilder vertikal verzerrt (Wellen in horizontal Richtung).@
-011
Ist dieser Schalter aktiv, wird die Bildgrö₧e beibehalten und an der einen Kannte herausfallende Wellen kommen an der anderen Kante wieder herein. Ansonsten vergrö₧ert sich das Bild um 2 * Wellenhöhe.@

--01
